Kombinatorika a grafy I — Cvičení 9

1. Najděte minimální řez a maximální tok (pomocí Ford–Fulkersonova algoritmu) v následující síti:

2. Najděte příklad sítě, kde k nalezení maximálního toku nestačí ”náhodně” volit orientované zlepšující cesty.

3. Najděte příklad sítě s méně než 10 hranami, kde počet kroků Ford–Fulkersonova algoritmu může být větší než milion, pokud volí zlepšující cesty ve ”špatném” pořadí.

4. * Najděte příklad sítě s méně než 15 hranami, kde Ford–Fulkersonův algoritmus nenajde maximální tok v žádném konečném počtu kroků, pokud volí zlepšující cesty ve ”špatném” pořadí.

domácí příklady, výsledky a další informace: http://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/kag1